en	RSS feed block
es-co	Bloque de fuentes RSS

en	Adds a block displaying a RSS feed.
es-co	Añade un bloque que muestra fuentes RSS.

en	RSS feed
es-co	Canal RSS

en	Invalid feed URL
es-co	URL de fuente incorrecta

en	Invalid title
es-co	Título no válido

en	Invalid number of feeds
es-co	Número de fuentes incorrecto

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
es-co	Usted ha elegido una URL de fuente de su propio sitio web. Por favor elija otra.

en	Feed is unreachable, check your URL
es-co	La fuente es inalcanzable, revise su dirección URL

en	Invalid feed: %message%
es-co	Fuente no válida: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
es-co	Error: fuente RSS no válida en módulo "%module_name%": %message%

en	Block title
es-co	Título del bloque

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
es-co	Crear un título para el bloque (por defecto: 'Fuente RSS').

en	Add a feed URL
es-co	Añadir una URL fuente

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
es-co	Agregue la dirección URL de la fuente que desea utilizar (por ejemplo: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
es-co	Número de artículos mostrados

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
es-co	Número de artículos que se muestran en el bloque (por defecto: 5).