en	Link block configuration
es-es	Configuración del bloque de enlaces

en	Link Blocks
es-es	Bloques de enlace

en	Name of the link block
es-es	Nombre del bloque de enlace

en	Please mark every page that you want to display in this block.
es-es	Por favor, marca todas las páginas que quieras mostrar en este bloque.

en	Please add every page that you want to display in this block.
es-es	Por favor, añade todas las páginas que quieras mostrar en este bloque.

en	Themes
es-es	Temas

en	Link Widget
es-es	Widget de enlaces

en	Link List
es-es	Lista de enlaces

en	Adds a block with several links.
es-es	Añade un bloque con múltiples enlaces.

en	Give more visibility to your content/static pages (CMS, external pages, or else), where you want and when you want, to make your visitors feel like shopping on your store.
es-es	Da mayor visibilidad a tu contenido y páginas estáticas para aumentar el interés de tus visitantes.

en	New block
es-es	Nuevo bloque

en	ID

en	Name of the block
es-es	Nombre del bloque

en	URL

en	Title
es-es	Tratamiento

en	Content pages
es-es	Páginas de contenido

en	Product pages
es-es	Páginas del producto

en	Static content
es-es	Contenido estático

en	Custom content
es-es	Contenido personalizado

en	Name of the block cannot be longer than %limit% characters
es-es	El nombre del bloque no puede tener más de %limit% caracteres

en	Categories
es-es	Categorías

en	Edit the link block.
es-es	Editar el bloque de enlace.

en	New link block
es-es	Nuevo bloque de enlace

en	Position
es-es	Posición

en	Edit
es-es	Modificar

en	Delete
es-es	Eliminar

en	Name
es-es	Nombre