en	Pages not found
pt-br	Páginas não encontradas

en	Adds a tab to the Stats dashboard, showing the pages requested by your visitors that have not been found.
pt-br	Adiciona uma guia ao Painel de Estatísticas, mostrando quais as páginas requisitadas pelos seus visitantes que não puderam ser encontradas.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
pt-br	O cache das \"Páginas não encontradas\" foi esvaziado.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
pt-br	O cache de "Páginas não encontradas" foi esvaziado.

en	Guide
pt-br	Guia

en	404 errors
pt-br	erros 404

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
pt-br	Um erro 404 é um código de erro HTTP que significa que o arquivo solicitado pelo utilizador não pôde ser encontrado pelo sistema. Neste caso, isso significa que um de seus visitantes inseriram uma URL errada na barra de endereços, ou que o seu ou outro site tem um link errado. Quando possível, o site referenciador é mostrado para que possa encontrar a página/site, que contém o link incorreto. Se isso não acontecer, geralmente significa que se trata de um acesso direto, e portanto que alguém pode ter escrito um link incorretamente.

en	How to catch these errors?
pt-br	Como capturar esses erros?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
pt-br	Se o seu serviço de hospedagem suporta o arquivo .htaccess, você pode criá-lo no diretório raiz do PrestaShop e inserir a seguinte linha no interior do arquivo: "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
pt-br	Um usuário que tenha requisitado uma página que não existe será redirecionado para a seguinte página: %s. Este módulo registra o acesso a esta página.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
pt-br	Você deve usar um arquivo .htaccess para redirecionar os erros 404 para a página "404.php".

en	Page
pt-br	Página

en	Referrer
pt-br	Site de referência

en	Counter
pt-br	Contador

en	No "page not found" issue registered for now.
pt-br	Nenhum evento "página não encontrada" foi registrado até o momento.

en	Empty database
pt-br	Esvaziar banco de dados

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
pt-br	Eliminar TODAS as notificações de "páginas não encontradas" para este período

en	Empty ALL "pages not found" notices
pt-br	Eliminar TODAS as notificações de "páginas não encontradas"

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
pt-br	Enriqueça suas estatísticas, mostre as páginas requisitadas por seus visitantes que não foram encontradas.