en	RSS feed block
pt-br	Bloco de atualizações RSS

en	Adds a block displaying a RSS feed.
pt-br	Adiciona um bloco para mostrar atualizações de um feed RSS

en	RSS feed
pt-br	atualização RSS

en	Invalid feed URL
pt-br	URL de atualização inválida

en	Invalid title
pt-br	Título inválido

en	Invalid number of feeds
pt-br	Número inválido de atualizações

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
pt-br	Você selecionou um feed de uma URL do seu próprio site. Escolha outra URL.

en	Feed is unreachable, check your URL
pt-br	Feed inatingível. Verifique sua URL

en	Invalid feed: %message%
pt-br	Feed inválido: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
pt-br	Erro: feed RSS inválido em "%module_name%" módulo: %message%

en	Block title
pt-br	Título do bloco

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
pt-br	Crie um título para o bloco (padrão: 'Feed RSS').

en	Add a feed URL
pt-br	Adiciona uma URL de atualização

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
pt-br	Adiciona a URL do feed que voc6e deseja utilizar (ex: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
pt-br	Número de assuntos apresentados

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
pt-br	Número de tópicos no bloco (padrão: 5)